Da nun die Implementierung durchgeführt wurde und dieselbe anhand der definierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen validiert wurde, müssen nachfolgend vor allem die Teile betrachtet werden, die nicht oder nicht ausreichend gelöst werden konnten, sei es weil eine adäquate Lösung den Rahmen dieser Arbeit übersteigt oder weil noch keine vorliegt. Demnach sind sowohl theoretische als auch praktische Probleme hier von Belang.

Diese werden im folgenden ausgeführt und beschreiben im Ganzen noch fehlende Lösungen für das vorgeschlagene System.

