Für die Verschlüsselung der MystMail selbst, also die Verschachtelung im Body der E-Mail, ist hier keine Spezifikation angegeben. Damit allerdings unterschiedliche E-Mail Server miteinander kommunizieren können, muss es entweder einen fest definierten Algorithmus geben oder es müssen durch genau spezifizierte Informationsweitergabe unterschiedliche Algorithmen unterstützt werden können. Im letzteren Fall würde dies die Fehlerbehandlung verkomplizieren, wenn ein empfangender E-Mail Server den Algorithmus zum Entschlüsseln der MystMail nicht beherrscht.

Ebenso muss das Verschlüsselungssystem adäquat mit einem Public-Key System verknüpft sein.
