Für das Routing selbst wird ein Zufallsalgorithmus benötigt. Dieser sollte allerdings so spezifiziert werden, dass er es vermeidet, bereits ausgewählte Routen wiederzuverwenden. Ebenso muss der Grad der Entropie sichergestellt werden, beispielsweise durch eigens entwickelte Algorithmen und Verwendung mehrerer Entropie-Quellen.

Die Anzahl der Knoten, die mindestens benötigt werden, um eine adäquate Anonymisierung zu erreichen, muss ebenso festgelegt werden. Dies kann auch praktische Untersuchungen erfordern.

Hier könnten Details des Onion routing \RefIt{Syverson97anonymousconnections} \RefIt{torpaper} \RefIt{onionrouting1} \RefIt{onionrouting2} untersucht werden, welches vom Konzept her ähnlich ist.